[Entry]
Entry_Name=MC-link.NET
[Phone]
Area_Code=
Phone_Number=7020005002
Country_Code=
Country_ID=
Dial_As_Is=Yes
Ignore_dial_tone=Yes
[TCP/IP]
Specify_Server_Address=No
IP_Header_Compress=Yes
DNS_Address=195.110.128.1
DNS_Alt_Address=212.48.4.11
Gateway_On_Remote=Yes
[Internet_News]
NNTP_Server=news.mclink.net
Default_Client=Yes
Logon_Using_SPA=No
Logon_Required=0
[Proxy]
HTTP_Proxy_Server=
FTP_Proxy_Server=
Gopher_Proxy_Server=
Secure_Proxy_Server=
Socks_Proxy_Server=
Use_Same_Proxy=1
Proxy_Override=<local>
Proxy_Enable=0
[URL]
Home_Page=http://www.mclink.net
NoWelcome=1
[User]
Requires_Logon=Yes
Name=
Password=
[Server]
Negotiate_TCP/IP=Yes
Negotiate_IPX/SPX=No
Negotiate_NetBEUI=No
Network_Logon=No
Disable_LCP=No
PW_Encrypt=No
SW_Compress=No
Type=PPP
[Internet_Mail]
Use_IMAP=No
POP_Server=pop3.mclink.net
SMTP_Server=mail.mclink.net
Logon_Using_SPA=No
SMTP_Logon_Using_SPA=No
SMTP_Logon_Required=0
Default_Client=No
Junk_Mail_Filtering=0
[ApplyInsSec]
DontApplyIns=1
[Branding]
NoClear=1
Serverless=1
[ConnectionSettings]
ApplyInsToConnection=MC-link.NET